SHIP

name:       BioTrail
class:      Building
display_name: "Elevated Bridge"
hud_icon:     "hud_trail.pcx"
secret:        false

detail_0:   "A2-0.mag"
feature_0:  1000
detail_1:   "A2-6.mag"
feature_1:  6

mass:       10e3
integrity:  10e3
scale:      7
acs:        0
pcs:        0

chase:      (0, -1200, 250)
bridge:     (0,     0,  32)

