SHIP

name:          BioDome2
class:         Building
display_name: "Utility Dome"
hud_icon:     "hud_util.pcx"
secret:        true

detail_0:   "A3-0.mag"
feature_0:  1000
detail_1:   "A3-6.mag"
feature_1:  6


mass:       150e3
integrity:  100e3
scale:      6
acs:        0
pcs:        0

chase:      (0, -1200, 250)
bridge:     (0,     0,  32)

