SHIP

name:          BioDome
class:         Building
display_name: "BioDome"
hud_icon:     "hud_dome.pcx"
secret:        false

detail_0:   "A1-0.mag"
feature_0:  1000
detail_1:   "A1-6.mag"
feature_1:  6


mass:       950e3
integrity:  700e3
scale:      10
acs:        0
pcs:        0

chase:      (0, -1200, 250)
bridge:     (0,     0,  32)

