SHIP

name:          Observatory
display_name:  Observatory
class:         STATION
hud_icon:      "Obs_hud.pcx"

model:      "S0opt.mag"

mass:       5e6
integrity:  2e6
scale:      5
acs:        3e6
degrees:    true

chase:      (0, -800, 50)
bridge:     (0,    0,  0)

degrees:    true

flightdeck: {
   name:       "Launch Bay",

   loc:        ( 380,   0,  360),
   cam:        ( 390,   8,  332),
   start:      ( 380,  -8,  360),
   end:        ( 2e3,  -8,  360),

   spot:       ( 380,  -8,  360),

   light:      250,

   launch:     true,
   cycle_time: 20,

   size:       32,
   hull_factor: 0.5,
}

flightdeck: {
   name:       "Docking Bay",
   loc:        (-380,   0,   360),
   cam:        (-380,   8,   332),
   start:      (-2e3,  -8,   360),
   end:        (-380,  -8,   360),

   spot:       (-380,  -8,   360),

   light:      250,

   recovery:   true,
   max_ships:  1,
   cycle_time: 5,

   size:        32,
   hull_factor: 0.5,
}

navlight: {
   scale:  2,
   period: 2.5,

   light:  { loc: (  13, 300,  342), pattern: 0xc0100000, type: 1 }
   light:  { loc: (  -8,   0,-1120), pattern: 0xc0100000, type: 1 }
   light:  { loc: (   0,  64,  770), pattern: 0x0000c010, type: 3 }
   light:  { loc: ( 400,  64,  360), pattern: 0x0000c010, type: 3 }
   light:  { loc: (-400,  64,  360), pattern: 0x0000c010, type: 3 }
}

sensor:     {
   design:              Sensor,
   pcs:                 20,
   active_efficiency:   1e6,
   passive_efficiency:  10e3,
   range:   25e3,
   range:   50e3,
   range:   75e3,
   range:   100e3,

   loc:              (0, -16, 380),
   size:             16,
   hull_factor:      0.1
   }

map: {
   sprite: "Obs_map.pcx"
}

death_spiral: {
   time:             0.0,

   final_type:       13,   // NUKE_EXPLOSION
   final_loc:        (0, 0, 0),

   final_type:       12,   // LARGE_BURST
   final_loc:        (0, 0, 0),
}

